欧宝app下载地址

男篮欧锦赛首页 > 男篮欧锦赛新闻 > 正文

欧宝app下载地址:机械工程男篮欧锦赛2023届本科生毕业设计中期院抽样答辩圆满结束

发布时间:2023.04.04 | 编辑: 任臻

为加强2023届本科毕业设计(论文)过程管理和质量监控,根据学校2023届本科生毕业设计(论文)波肖门尾图库4533安排,男篮欧锦赛于43日下午2点在犀浦X2321、X2336进行2023届本科生毕业设计中期院抽样答辩。男篮欧锦赛副院长田怀文、本科教学质量保障委员会副主任杨美传、质保委员谢进、各系所主任及负责人担任答辩评委。本次答辩随机抽取了来自机械、工程、热能、测控、车辆、建环、交控各个专业的16名学生。

  在抽样答辩开始之前,田怀文在X2321教室主持召开了抽样院答辩评委会。会上,田院长强调了院毕业设计抽样答辩对于学生完成毕业设计的重要意义,提出院毕业设计抽样答辩重点在考察学生对于毕业设计的解决方案是否正确,进展是否顺利,帮助学生加深对研究方法与研究工具的理解。田院长还提出对于完成进度良好的学生要给予鼓励,对于完成进度较慢的学生要提出善意的批评,为他们的后续毕业设计波肖门尾图库4533安排提出建议,帮助他们更顺利地完成自己的本科毕业设计。会后,与会的老师分成两组前往X2321教室和X2336教室参与答辩评委波肖门尾图库4533。

答辩开始,参与本次抽样答辩的同学从研究内容、波肖门尾图库4533计划、毕业设计进展、当前存在的问题和解决方案等方面对自己的毕业设计进行介绍。在介绍完毕后,答辩评委老师从研究的意义、研究会取得什么样的成果、实验装置和结果的验证等角度对参加答辩的同学进行了提问,对一些答辩中存在的问题提出了建议,督促进度慢的本科毕业生加快进度。参与抽样答辩的同学也对评委老师提出的问题做出了回答,对评委老师提出的意见虚心接受,并表示会进一步完善自己的毕业设计。

至此,男篮欧锦赛2023届本科生毕业设计中期院抽样答辩圆满结束。据悉,本次毕业设计中期检查采取男篮欧锦赛抽查,系所普查的形式,男篮欧锦赛本科教学质量保障委员会将全程参与毕业设计中期检查波肖门尾图库4533,为毕业设计质量保驾护航。

你若不辜负光阴、光阴亦不会辜负你,祝福每一位机械学子都能顺利完成毕业设计,为大学四年的拼搏画上完美的句号!


欧宝app下载地址(北京)商贸公司